\hypertarget{classENode}{}\doxysection{E\+Node Class Reference}
\label{classENode}\index{ENode@{ENode}}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{classENode_aaeb0fc279eaed3b2f6d6df0b792ff388}\label{classENode_aaeb0fc279eaed3b2f6d6df0b792ff388}} 
int {\bfseries deg}
\item 
\mbox{\Hypertarget{classENode_ab0564400c5fd50213201a3b539158ff0}\label{classENode_ab0564400c5fd50213201a3b539158ff0}} 
int {\bfseries ext}
\item 
\mbox{\Hypertarget{classENode_a86080b047b475232ddfcfc8584eac976}\label{classENode_a86080b047b475232ddfcfc8584eac976}} 
int $\ast$ {\bfseries edges}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line 17 of file gentopo.\+h.



The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
gentopo.\+h\end{DoxyCompactItemize}
